\hypertarget{index_intro_sec}{}\doxysection{Introduction}\label{index_intro_sec}
Cette librairie sert à utiliser un ou plusieurs A\+DC \+: L\+T\+C2439.

Elle donne les valeurs en degrés des 16 capteurs qui sont raccordées sur l\textquotesingle{}A\+DC.

Pour faire fonctionner cette librairie il faut déjà avoir installé la librairie L\+T\+C2439.\+h. 